// this file was generated automatically by rusEfi tool ConfigDefinition.jar based on gen_config.sh integration/rusefi_config.txt Sun Jun 28 14:03:17 UTC 2020

// by class com.rusefi.output.FileFsioSettingsConsumer
	case FSIO_SETTING_FANONTEMPERATURE:
		return "cfg_fanOnTemperature";
	case FSIO_SETTING_FANOFFTEMPERATURE:
		return "cfg_fanOffTemperature";
	case FSIO_SETTING_BOOSTPID_OFFSET:
		return "cfg_boostPid_offset";
	case FSIO_SETTING_BOOSTPID_MINVALUE:
		return "cfg_boostPid_minValue";
	case FSIO_SETTING_ALTERNATORCONTROL_OFFSET:
		return "cfg_alternatorControl_offset";
	case FSIO_SETTING_ALTERNATORCONTROL_MINVALUE:
		return "cfg_alternatorControl_minValue";
	case FSIO_SETTING_ETB_OFFSET:
		return "cfg_etb_offset";
	case FSIO_SETTING_ETB_MINVALUE:
		return "cfg_etb_minValue";
	case FSIO_SETTING_IDLERPMPID_OFFSET:
		return "cfg_idleRpmPid_offset";
	case FSIO_SETTING_IDLERPMPID_MINVALUE:
		return "cfg_idleRpmPid_minValue";
	case FSIO_SETTING_STARTUPFUELPUMPDURATION:
		return "cfg_startUpFuelPumpDuration";
	case FSIO_SETTING_AUXPID1_OFFSET:
		return "cfg_auxPid1_offset";
	case FSIO_SETTING_AUXPID1_MINVALUE:
		return "cfg_auxPid1_minValue";
	case FSIO_SETTING_AUXPID2_OFFSET:
		return "cfg_auxPid2_offset";
	case FSIO_SETTING_AUXPID2_MINVALUE:
		return "cfg_auxPid2_minValue";
	case FSIO_SETTING_AUXPID3_OFFSET:
		return "cfg_auxPid3_offset";
	case FSIO_SETTING_AUXPID3_MINVALUE:
		return "cfg_auxPid3_minValue";
	case FSIO_SETTING_AUXPID4_OFFSET:
		return "cfg_auxPid4_offset";
	case FSIO_SETTING_AUXPID4_MINVALUE:
		return "cfg_auxPid4_minValue";
	case FSIO_SETTING_IDLETIMINGPID_OFFSET:
		return "cfg_idleTimingPid_offset";
	case FSIO_SETTING_IDLETIMINGPID_MINVALUE:
		return "cfg_idleTimingPid_minValue";
	case FSIO_SETTING_IDLERPMPID2_OFFSET:
		return "cfg_idleRpmPid2_offset";
	case FSIO_SETTING_IDLERPMPID2_MINVALUE:
		return "cfg_idleRpmPid2_minValue";
