// this file was generated automatically by rusEFI tool ConfigDefinition.jar based on gen_config.sh integration/rusefi_config.txt Fri Nov 05 11:18:29 UTC 2021

// by class com.rusefi.output.FileFsioSettingsConsumer
static LENameOrdinalPair leacIdleExtraOffset(FSIO_SETTING_ACIDLEEXTRAOFFSET, "cfg_acIdleExtraOffset");
static LENameOrdinalPair leboostPid_offset(FSIO_SETTING_BOOSTPID_OFFSET, "cfg_boostPid_offset");
static LENameOrdinalPair leboostPid_minValue(FSIO_SETTING_BOOSTPID_MINVALUE, "cfg_boostPid_minValue");
static LENameOrdinalPair lealternatorControl_offset(FSIO_SETTING_ALTERNATORCONTROL_OFFSET, "cfg_alternatorControl_offset");
static LENameOrdinalPair lealternatorControl_minValue(FSIO_SETTING_ALTERNATORCONTROL_MINVALUE, "cfg_alternatorControl_minValue");
static LENameOrdinalPair leetb_offset(FSIO_SETTING_ETB_OFFSET, "cfg_etb_offset");
static LENameOrdinalPair leetb_minValue(FSIO_SETTING_ETB_MINVALUE, "cfg_etb_minValue");
static LENameOrdinalPair leidleRpmPid_offset(FSIO_SETTING_IDLERPMPID_OFFSET, "cfg_idleRpmPid_offset");
static LENameOrdinalPair leidleRpmPid_minValue(FSIO_SETTING_IDLERPMPID_MINVALUE, "cfg_idleRpmPid_minValue");
static LENameOrdinalPair lestartUpFuelPumpDuration(FSIO_SETTING_STARTUPFUELPUMPDURATION, "cfg_startUpFuelPumpDuration");
static LENameOrdinalPair leetbWastegatePid_offset(FSIO_SETTING_ETBWASTEGATEPID_OFFSET, "cfg_etbWastegatePid_offset");
static LENameOrdinalPair leetbWastegatePid_minValue(FSIO_SETTING_ETBWASTEGATEPID_MINVALUE, "cfg_etbWastegatePid_minValue");
static LENameOrdinalPair leauxPid1_offset(FSIO_SETTING_AUXPID1_OFFSET, "cfg_auxPid1_offset");
static LENameOrdinalPair leauxPid1_minValue(FSIO_SETTING_AUXPID1_MINVALUE, "cfg_auxPid1_minValue");
static LENameOrdinalPair leauxPid2_offset(FSIO_SETTING_AUXPID2_OFFSET, "cfg_auxPid2_offset");
static LENameOrdinalPair leauxPid2_minValue(FSIO_SETTING_AUXPID2_MINVALUE, "cfg_auxPid2_minValue");
static LENameOrdinalPair leidleTimingPid_offset(FSIO_SETTING_IDLETIMINGPID_OFFSET, "cfg_idleTimingPid_offset");
static LENameOrdinalPair leidleTimingPid_minValue(FSIO_SETTING_IDLETIMINGPID_MINVALUE, "cfg_idleTimingPid_minValue");
static LENameOrdinalPair leidleRpmPid2_offset(FSIO_SETTING_IDLERPMPID2_OFFSET, "cfg_idleRpmPid2_offset");
static LENameOrdinalPair leidleRpmPid2_minValue(FSIO_SETTING_IDLERPMPID2_MINVALUE, "cfg_idleRpmPid2_minValue");
